
NAME dmorder WINDOWAPI

DESCRIPTION 'OS/2 PM order form eg'

STUB    'OS2STUB.EXE'

DATA    MULTIPLE

STACKSIZE   8192
HEAPSIZE    1024

PROTMODE

