LIBRARY         RXCOMM INITINSTANCE
DESCRIPTION    'Communications library interface for Rexx/SAA'
DATA            NONSHARED PRELOAD
PROTMODE
EXPORTS         RxCommOpen
                RxCommClose
                RxCommPut
                RxCommGet
                RxCommGetParams
                RxCommSetParams
                RxCommSendBreak
                RxCommCheck
                RxCommSetDTR
                RxCommFlush
                RxGetChar
                RxSay

