
[DXF laden]
Wählen Sie aus der Liste eine
Datei aus. Benutzen Sie dazu die
Cursortasten und ENTER oder noch
einfacher die Maus. 
Mit ESCAPE bzw. der rechten Maus-
taste können Sie diesen Dialog
verlassen.

[DXF-Grafik laden]
Lädt eine DXF-Datei aus dem DXF-
Verzeichnis und zeigt sie im zur
Zeit aktiven Fenster an.

[Fenster löschen]
Löscht das aktive Fenster. Die DXF-
Datei bleibt erhalten.

[Programm beenden]
Dieser Menüpunkt - sie haben es be-
reits geahnt - beendet das  Pro-
gramm. 
Das zeigt ein grosses Problem unter
deLite: Es kann sehr schwer sein, 
brauchbare Hilfetexte zu erstellen.

[Fenster 1]
Macht das Fenster links oben zum
aktiven Fenster.
Im 4-Fenster-Modus können Sie das 
gleiche erreichen, indem Sie das 
Fenster mit der Maus anklicken. 

[Fenster 2]
Macht das Fenster rechts oben zum
aktiven Fenster.
Im 4-Fenster-Modus können Sie das 
gleiche erreichen, indem Sie das 
Fenster mit der Maus anklicken.

[Fenster 3]
Macht das Fenster links unten zum
aktiven Fenster.
Im 4-Fenster-Modus können Sie das 
gleiche erreichen, indem Sie das 
Fenster mit der Maus anklicken.

[Fenster 4]
Macht das Fenster rechts unten zum
aktiven Fenster.
Im 4-Fenster-Modus können Sie das 
gleiche erreichen, indem Sie das 
Fenster mit der Maus anklicken.

[Alle Fenster]
Schaltet zurück in den 4-Fenster-
Modus. 

[Zoom]
Zeigt Ihnen das zur Zeit aktive 
Fenster als Vollbild.

[DXF-Verzeichnis]
Ändert das Verzeichnis, aus  dem 
die DXF-Grafiken geladen werden. 
Beachten Sie, daß  das DXF-
Verzeichnis in der INI-Datei 
voreingestellt wird.

[Wir über uns]
Hinter diesem Menüpunkt ver-
birgt sich ein wenig Selbst-
darstellung von uns.

[Hi there!]
Was soll ich viele Worte machen -
einfach ausprobieren.

[Goodbye]
Schon genug? Hier wird das 
Programm beendet.

