
NAME DIATEST

DESCRIPTION 'Diamond Control Test by Mark Gamber'

EXETYPE WINDOWS

STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

DATA PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE 2048

STACKSIZE 5120

EXPORTS
     MainWndProc   @1
     About         @2

IMPORTS
     Diamond=DIAMOND.10

