; test.def : Declares the module parameters for the test application.
;

NAME         WXHELP
DESCRIPTION  'wxHelp MultiPlatform Help Program'

EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'

CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    8192

