NAME         Mdi
DESCRIPTION  'MDI/SDI Test Program'

EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'

CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    8192

