NAME         Server
DESCRIPTION  'Server'

EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'

CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     4096
STACKSIZE    8192

