;----------------------------------------------------------------------------
; Grid.def - module definition file for GRID.VBX custom control
;----------------------------------------------------------------------------

LIBRARY 	GRID
EXETYPE 	WINDOWS
DESCRIPTION	'Visual Basic Grid Custom Control'

CODE		MOVEABLE
DATA		MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE	1024

;----------------------------------------------------------------------------
