;----------------------------------------------------------------------------
; Slider.def - module definition file for SLIDER.DLL custom control
;----------------------------------------------------------------------------

LIBRARY 	SLIDER
EXETYPE 	WINDOWS
DESCRIPTION	'Visual Basic Slider Custom Control'

CODE		MOVEABLE PRELOAD
DATA		MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE	1024

;----------------------------------------------------------------------------
