LIBRARY VBCLBOX
EXETYPE WINDOWS
DESCRIPTION 'VB Listbox controls V1.01 by Mark Gamber, May 1992'
CODE PRELOAD MOVEABLE
DATA PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE 1024

