LIBRARY        Simple
DESCRIPTION    'Simple DLL'
EXETYPE        WINDOWS
CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE       1024
