LIBRARY		HGDLL
EXETYPE     WINDOWS 3.0
STUB        'winstub.exe'
CODE		PRELOAD MOVABLE DISCARDABLE
HEAPSIZE    1024
EXPORTS
	HGLASS	@1
	WEP		@2