; CHCASW.DLL -- DEFINITION FILE FOR CHCASW.DLL

LIBRARY     CHCASW      ;BASEFILE NAME MUST BE CHCASW.FOR (?)
DESCRIPTION 'DLL FOR CHCAS_WF PROGRAM'
APPLOADER   '__MSLANGLOAD'
EXETYPE     WINDOWS 3.0
CODE        PRELOAD MOVEABLE    DISCARDABLE
DATA        PRELOAD MOVEABLE    SINGLE      ;WHAT IS 'SINGLE' ??
HEAPSIZE    1024
EXPORTS     CHCASE                         ;THE SUBROUTINE IN THE DLL
            WEP
