{ Turbo Access constants for MKEYDEMO.TYP }
const
  MaxDataRecSize =    84;
  MaxKeyLen      =    41;
  PageSize       =    50;
  PageStackSize  =    26;
  Order          =    25;
  MaxHeight      =     3;
