{ Turbo Access constants for DBTEST.TYP }
const
  MaxDataRecSize =    67;
  MaxKeyLen      =    20;
  PageSize       =    64;
  PageStackSize  =    33;
  Order          =    32;
  MaxHeight      =     2;
