;*********************************************************************
;*
;* testlib.def: module definition library file for DLL test
;*
;********************************************************************

LIBRARY			TESTLIB

DESCRIPTION		'DLL for TESTLIB\RODSAPP Test'
EXETYPE			WINDOWS

CODE			PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA			PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE		1024

EXPORTS		
	StepOne		@1
	About		@2
