LIBRARY      MSCUISTF

DESCRIPTION  'Setup UI Sample'

EXETYPE      WINDOWS

CODE         LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD SINGLE FIXED

HEAPSIZE     1024

SEGMENTS
        INIT_TEXT   PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
        _TEXT       PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
        LIBMAIN_TEXT PRELOAD FIXED NONDISCARDABLE

EXPORTS
        FCheckDlgProc
        FCustInstDlgProc
        FEditDlgProc
        FDispDlgProc
        FHelpDlgProc
        FInfoDlgProc
        FInfo0DlgProc
        FListDlgProc
        FModelessDlgProc
        FMultiDlgProc
        FQuitDlgProc
        FRadioDlgProc
        FNameOrgDlgProc
        FConfirmDlgProc
        SetCuiFlags
