
NAME        Checkers


DESCRIPTION 'Checkers'


EXETYPE     WINDOWS 3.1
PROTMODE
CODE        MOVEABLE DISCARDABLE PURE LOADONCALL
DATA        MOVEABLE MULTIPLE



HEAPSIZE    15120
STACKSIZE   25120

; Export all callback and externally available functions
EXPORTS
    ?CheckersWndProc@@ZCJIIIJ@Z
    ?About@@ZCJIIIJ@Z

;   CheckersWndProc   @1   ; name of window processing function
;   About     @2   ; name of "About" processing function

EXETYPE     WINDOWS 3.1
PROTMODE
CODE        MOVEABLE DISCARDABLE PURE LOADONCALL
DATA        MOVEABLE MULTIPLE

