;---------------------------------------------------
; CHECKERS.DEF module definition file, Version 0.40
;---------------------------------------------------

NAME           CHECKERS  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Checkers Version 0.40 (c) 1990, Charles Petzold'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
