; BIOrhythm definition file
; Created by Microsoft Corp., 1989
;
NAME	BIO	WINDOWAPI

DESCRIPTION 'OS/2 Presentation Manager Application - Biorhythm'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE			MOVEABLE DISCARDABLE
DATA			MOVEABLE MULTIPLE

SEGMENTS
        APP_TEXT        PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
        WNDPROC_TEXT    PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
        APPCMD_TEXT     LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
        APPPAINT_TEXT   MOVEABLE DISCARDABLE

HEAPSIZE  2048
STACKSIZE 4096
