NAME    winback    WINDOWAPI
DESCRIPTION 'WinBack - loads the winhook DLL  - Robert Mahoney / Rick Suntag'
STUB    'OS2STUB.EXE'
HEAPSIZE 1024
STACKSIZE 8192

