; SCROLL2.DEF (Module Defintion File)

NAME           SCROLL2

DESCRIPTION    'Scrollbar program'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ScrollWndProc  @1

