; Typefast Module Definition File:

NAME    typefast WINDOWAPI

DESCRIPTION 'TypeFast (C)1992 Turgut Kalfaoglu'

DATA    MULTIPLE

STACKSIZE   8192
HEAPSIZE    1024

PROTMODE

