;
; CONFIG.DEF Module Definition File for CONFIG.C
; 

NAME CONFIG WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION 'OS/2 Configuration Utility (C) 1989 Ray Duncan'

PROTMODE
HEAPSIZE  8192
STACKSIZE 8192


