;------------------------------------
; CPUMET.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           CPUMET   WINDOWAPI

DESCRIPTION    'CPUmet (C) Chiverton Graphics, Inc., 1990'
PROTMODE
HEAPSIZE      10240
STACKSIZE     4096
EXPORTS       ClientWndProc
