NAME	     CLOCK

DESCRIPTION  'Microsoft Windows Clock Application'

EXETYPE      WINDOWS

STUB	     'WINSTUB.EXE'

CODE	     PRELOAD MOVEABLE
DATA	     PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     512
STACKSIZE    4096

EXPORTS
	ClockWndProc   @1
	About	       @2
