NAME           ChildFp
DESCRIPTION    'Sample Program'
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           MOVEABLE
DATA           MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      4096
EXPORTS        WndProc
               ChildWndProc
               EnterPointDlgProc
               NewEnterPointDlgProc


