NAME	       SCROLL
DESCRIPTION    'Sample Scroll DC and Window program by Joseph A. Hayes'
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           MOVEABLE
DATA           MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      4096
EXPORTS        WndProc
	       StopOne

