NAME    pmetafil

DESCRIPTION 'Test PlayMetaFile function.'

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 8096

EXPORTS  WndProc @1
