LIBRARY        CALLMSGH
DESCRIPTION    'Sample Program'
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           FIXED
DATA           MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE       128
EXPORTS        InitHook                @1
               KillHook                @2
               CallMsgMessageFilter    @3

