NAME		gmenuiti
DESCRIPTION	'Test GetMenuItemID function.'
STUB		'WINSTUB.EXE'
CODE		MOVEABLE
DATA		MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE	4096
STACKSIZE	8096
