NAME    getmenu

DESCRIPTION 'Microsoft Windows Test Function.'

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 8096
