NAME    IconTest
 
DESCRIPTION 'Icon Test Program'
 
STUB    'WINSTUB.EXE'
 
CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE
 
HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 8192
 
EXPORTS
    WndProc          @1
    ResourceHandler  @2
