NAME           RECT
DESCRIPTION    'Sample Program, Andrew Krois 1988'
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           MOVEABLE
DATA           MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      4096
EXPORTS        WndProc		      @1
               GetRadiusDlgProc       @2
               EnterPointDlgProc      @3
               NewEnterPointDlgProc   @4
