NAME		   GARF

DESCRIPTION	'Test GetAspectRatioFilter function.'

STUB		   'WINSTUB.EXE'

CODE		   MOVEABLE
DATA		   MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE	   1024
STACKSIZE	4096

EXPORTS        
   WndProc  @1
