NAME    diabox

STUB  'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   4096

EXPORTS
    DiaboxWindowProc      @1
    DialogBoxWindowProc   @2
