NAME    getdcaps

DESCRIPTION 'Test GetDeviceCaps function.'

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 8096

