LIBRARY     DspyDLL

DESCRIPTION 'Windows 2.1 DDE Spy Hook DLL'

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    FIXED
DATA    MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE  8192

EXPORTS
    MsgHook1       @1
    MsgHook2       @2
    InitHook       @3
    KillHook       @4
    PassFileToDLL  @5
    DebugWndProc   @6
    CreateDebugWin @7
