NAME setcsrps

DESCRIPTION 'Simple Microsoft Windows Application'

STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE MOVEABLE
DATA MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE 6144
STACKSIZE 6144
