NAME        clipvg

DESCRIPTION 'Test GetClipboardViewer function.'

STUB        'WINSTUB.EXE'

CODE        MOVEABLE
DATA        MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   8096

EXPORTS
   WndProc  @1
