;-------------------------------------
; CHECKER1.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           CHECKER1

DESCRIPTION    'Mouse Hit-Test Demo Program No. 1 (c) Charles Petzold, 1990'
EXETYPE        WINDOWS
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        WndProc
