;-------------------------------------
; LINETYPE.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           LINETYPE  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'GPI Line Types (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
