LIBRARY SPYHOOK

DESCRIPTION 'Global input hook interface library'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE
DATA    MOVEABLE SINGLE PRELOAD

HEAPSIZE    1024

EXPORTS

    SpyInstallHook      @1
    SpyReleaseHook      @2
    SpyHookOnOrOff      @3
    SpySetWindowList    @4
    SpyFWindowInList    @5
    SpyGetNextMessage   @6
    SpySetMessageList   @7
    SpyGetWindowList    @8
    SpySetAllFrameOpt   @9
    SpySetAllWindowOpt  @10
    SpyInputHook        @11
    SpySendMsgHook      @12
    SpySetLNSymbolPID   @13
    SpyGetLNSymbolSelector @14
    SpySetQueueList     @15
    SpyGetQueueList     @16

