;----------------------------------
; PMCAP.DEF module definition file
;----------------------------------

NAME           PMCAP     WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Captures PM Screen to File (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
