; Definition file for MBOXTEST
; Created by Microsoft Corp., 1988
;
NAME	MsgBox	WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Message Box Sample'

STUB	'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 4096
