; Definition file for DLGSAMP
; Created by Microsoft Corp., 1989
;
NAME	DlgSamp	WINDOWAPI
 
DESCRIPTION 'OS/2 Presentation Manager Dialog Sample Program'
 
STUB    'OS2STUB.EXE'
 
CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE
 
HEAPSIZE    4096        ; Must be non-zero to use Local memory manager
STACKSIZE   4096        ; Must be non-zero for SS == DS
                        ; suggest 4k as minimum stacksize
