NAME    monitor WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Monitor Application'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 4096

EXPORTS
        dataxfer @1
