NAME	Clock	WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Presentation Manager Clock Application'
PROTMODE

STUB 'OS2STUB.EXE'

CODE	MOVEABLE
DATA	MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    4096
STACKSIZE   8192
