NAME	Cascade  WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Mininum PM Windows Application'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 4096

EXPORTS
    WndProc @1
