NAME    MDI	WINDOWAPI

DESCRIPTION 'PM MDI Sample Application'

STUB	'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 4096
